--- manual/s_overview/text/lab_figure.tex	2001/10/25 12:06:56	1.2
+++ manual/s_overview/text/lab_figure.tex	2010/08/27 13:13:30	1.4
@@ -1,9 +1,11 @@
+\begin{rawhtml}MITGCM_INSERT_FIGURE_BEGIN lab-simulation\end{rawhtml}
 \begin{figure}
   \resizebox{7.0in}{4.5in}{
-   \includegraphics*[1.5in,1.5in][8.0in,8.2in]{part1/lab.ps} \\
-   \includegraphics*[1.5in,0.5in][8.0in,8.5in]{part1/labflow.eps}
+   \includegraphics*[1.5in,1.5in][8.0in,8.2in]{s_overview/figs/lab.ps} \\
+   \includegraphics*[1.5in,0.5in][8.0in,8.5in]{s_overview/figs/labflow.eps}
   }
 \caption{A numerical simulation (left) of a 1m diameter laboratory
 experiment (right) using MITgcm.}
 \label{fig:lab-simulation}
 \end{figure}
+\begin{rawhtml}MITGCM_INSERT_FIGURE_END\end{rawhtml}
