--- manual/s_outp_pkgs/text/diagnostics.tex	2006/04/06 17:36:07	1.5
+++ manual/s_outp_pkgs/text/diagnostics.tex	2006/04/18 15:59:40	1.7
@@ -409,7 +409,7 @@
 \item aim: \ref{sec:pkg:aim:diagnostics}
 \item exf: \ref{sec:pkg:exf:diagnostics}
 \item gchem: \ref{sec:pkg:gchem:diagnostics}
-\item generic\_advdiff: \ref{sec:pkg:generic_advdiff:diagnostics}
+\item generic\_advdiff: \ref{sec:pkg:gad:diagnostics}
 \item gridalt: \ref{sec:pkg:gridalt:diagnostics}
 \item gmredi: \ref{sec:pkg:gmredi:diagnostics}
 \item fizhi: \ref{sec:pkg:fizhi:diagnostics}
@@ -419,6 +419,7 @@
 \item obcs: \ref{sec:pkg:obcs:diagnostics}
 \item thsice: \ref{sec:pkg:thsice:diagnostics}
 \item shap\_filt: \ref{sec:pkg:shap_filt:diagnostics}
+\item ptracers: \ref{sec:pkg:ptracers:diagnostics}
 \end{itemize}
 
 \subsection{Dos and Donts}
