--- manual/s_outp_pkgs/text/diagnostics.tex	2005/08/06 16:28:14	1.2
+++ manual/s_outp_pkgs/text/diagnostics.tex	2006/04/04 21:03:19	1.3
@@ -405,7 +405,7 @@
 different MITgcm packages, follow the link to the diagnostics menu
 in the manual section describing the package:
 
-\filelink{part6/fizhi-diagnostics-menu.tex}{pkg-fizhi-fizhi-diagnostics-menu.tex}
+Fizhi: \ref{sec:fizhi-diagnostics:menu}
 
 \subsection{Dos and Donts}
 
