--- MITgcm_contrib/bbl/input.bbl/data.bbl	2010/11/18 04:00:05	1.1
+++ MITgcm_contrib/bbl/input.bbl/data.bbl	2013/09/01 20:21:39	1.3
@@ -1,8 +1,8 @@
 # BBL runtime parameters
  &BBL_PARM01
- bbl_RelaxH    = 86400.
- bbl_RelaxR    = 2592000.
- bbl_InitEta   = 20.
+ bbl_wvel      = 1.D-5
+ bbl_hvel      = 1.D0
+ bbl_initEta   = 20.D0
  bbl_thetaFile = ' '
  bbl_saltFile  = ' '
  bbl_etaFile   = ' '
