%%
%%  $Header: /home/ubuntu/mnt/e9_copy/MITgcm/pkg/generic_advdiff/generic_advdiff.tex,v 1.1 2005/08/01 18:09:36 cnh Exp $
%%  $Name: checkpoint61a $
%%

Package ``generic\_advdiff'' provides a common set of routines for
calculating advective/diffusive fluxes for tracers (cell centered
quantities on a C-grid).
